<template>
  <div id="app">
    <!-- App页作为公共组件 -->
    <!-- 我们可以使用router-view组件来实现点击导航不刷新页面的效果，只在当前页面打开内容 -->
    <router-view v-if="isRouterAlive"></router-view>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  provide(){
    return{
      reload:this.reload
    }
  },
  data(){
    return{
      isRouterAlive:true
    }
  },
  methods:{
    reload(){
      this.isRouterAlive=false;
      this.$nextTick(function(){
        this.isRouterAlive=true
      })
    }
  }
}
</script>


<style>
*{
  /* 当style标签具有该scoped属性时，其CSS将仅应用于当前组件的元素 */
  /* 当前页面没有用scoped属性，因为App页面作为我们公共组件*/
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
#app{
  height: 100%;
}
</style>
