<template>
	<view>
		<t-i-navbar></t-i-navbar>
		<!-- notice -->
		<t-i-notice :base_url="base_url"></t-i-notice>
		<!-- banner -->
		<t-i-banner :base_url="base_url"></t-i-banner>
		<!-- 固定入口 -->
		<t-i-icon :base_url="base_url"></t-i-icon>
		<!-- 常用功能 -->
		<t-i-common></t-i-common>
		<!-- 新闻列表 -->
		<t-i-news :base_url="base_url"></t-i-news>

	</view>
</template>

<script>
	export default {
		data() {
			return {
				// 当前煤矿编码
				mine_code: "",
				
				// 首页接口的基础请求路径  默认为当前矿编码的基础路径
				base_url: " "

			}
		},
		onLoad() {
			// 初始化当前煤矿编码
			this.mine_code = uni.getStorageSync('mine_code')
			

			// 根据矿编码切换首页接口不同的请求基础路径
			switch (this.mine_code) {
				case 'ningdongyunying':
					this.base_url = "http://ningdongyunying.nxjiewei.com:8011/api"
					break;
				case 'meihuajing':
					this.base_url = "http://meihuajing.nxjiewei.com:8011/api"
					break;
				default:
					this.base_url = ""
			}
		}

	}
</script>

<style lang="scss">
	page {
		background-color: #F6FAF6;
	}
</style>
